-- 管理员表：存储系统管理员信息
CREATE TABLE `admin` (
                         `id` int NOT NULL COMMENT '用户ID',
                         `username` varchar(255) DEFAULT NULL,
                         `password` varchar(255) NOT NULL COMMENT '管理员密码',
                         `cover_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
                         `intro` text DEFAULT NULL,
                         `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
                         `update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
                         `role` varchar(30) DEFAULT NULL,
                         `status` tinyint NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1表示启用，0表示禁用',
                         PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='管理员信息表';